LIBRARY	"lwbase"

EXPORTS
	LwRtlMemoryAllocate
	LwRtlMemoryRealloc
	LwRtlMemoryFree
	LwRtlCStringNumChars
	LwRtlCStringAllocateFromWC16String
	LwRtlCStringAllocateFromUnicodeString
	LwRtlCStringDuplicate
	LwRtlCStringFree
	LwRtlCStringCompare
	LwRtlCStringIsEqual
	LwRtlCStringAllocatePrintf
	LwRtlCStringAllocatePrintfV
	LwRtlCStringAllocateAppendPrintf
	LwRtlWC16StringNumChars
	LwRtlWC16StringAllocateFromCString
	LwRtlWC16StringDuplicate
	LwRtlWC16StringFree
	LwRtlWC16StringIsEqual
	LwRtlWC16StringAllocatePrintfWV
	LwRtlWC16StringAllocatePrintfW
	LwRtlUnicodeStringInit
	LwRtlUnicodeStringInitEx
	LwRtlUnicodeStringAllocateFromAnsiString
	LwRtlUnicodeStringAllocateFromWC16String
	LwRtlUnicodeStringAllocateFromCString
	LwRtlUnicodeStringDuplicate
	LwRtlUnicodeStringFree
	LwRtlUnicodeStringIsEqual
	LwRtlUnicodeStringIsPrefix
	LwRtlUnicodeStringParseULONG
	LwRtlAnsiStringInit
	LwRtlAnsiStringInitEx
	LwRtlAnsiStringAllocateFromCString
	LwRtlAnsiStringDuplicate
	LwRtlAnsiStringFree
	LwRtlAnsiStringIsEqual
	LwRtlAnsiStringIsPrefix
	LwRtlAnsiStringParseULONG
	LwRtlUnicodeStringToLog
	LwRtlAnsiStringToLog
	LwRtlWC16StringToLog
